From 72e7f011b29998d8a3e15eb5b381ef962af5fe5b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Karen Arutyunov <karen@codesynthesis.com>
Date: Fri, 5 Apr 2019 10:30:58 +0300
Subject: Upgrade to 8.0.15

---
 mysql/libmysql/libmysql_exports_win32.def | 120 ------------------------------
 1 file changed, 120 deletions(-)
 delete mode 100644 mysql/libmysql/libmysql_exports_win32.def

(limited to 'mysql/libmysql/libmysql_exports_win32.def')

diff --git a/mysql/libmysql/libmysql_exports_win32.def b/mysql/libmysql/libmysql_exports_win32.def
deleted file mode 100644
index dd034a7..0000000
--- a/mysql/libmysql/libmysql_exports_win32.def
+++ /dev/null
@@ -1,120 +0,0 @@
-EXPORTS
- mysql_thread_end
- mysql_thread_init
- mysql_affected_rows
- mysql_autocommit
- mysql_stmt_bind_param
- mysql_stmt_bind_result
- mysql_change_user
- mysql_character_set_name
- mysql_close
- mysql_commit
- mysql_data_seek
- mysql_debug
- mysql_dump_debug_info
- mysql_eof
- mysql_errno
- mysql_error
- mysql_escape_string
- mysql_hex_string
- mysql_stmt_execute
- mysql_stmt_fetch
- mysql_stmt_fetch_column
- mysql_fetch_field
- mysql_fetch_field_direct
- mysql_fetch_fields
- mysql_fetch_lengths
- mysql_fetch_row
- mysql_field_count
- mysql_field_seek
- mysql_field_tell
- mysql_free_result
- mysql_get_client_info
- mysql_get_host_info
- mysql_get_proto_info
- mysql_get_server_info
- mysql_get_client_version
- mysql_get_ssl_cipher
- mysql_info
- mysql_init
- mysql_insert_id
- mysql_kill
- mysql_set_server_option
- mysql_list_dbs
- mysql_list_fields
- mysql_list_processes
- mysql_list_tables
- mysql_more_results
- mysql_next_result
- mysql_num_fields
- mysql_num_rows
- mysql_options
- mysql_stmt_param_count
- mysql_stmt_param_metadata
- mysql_ping
- mysql_stmt_result_metadata
- mysql_query
- mysql_read_query_result
- mysql_real_connect
- mysql_real_escape_string
- mysql_real_escape_string_quote
- mysql_real_query
- mysql_refresh
- mysql_rollback
- mysql_row_seek
- mysql_row_tell
- mysql_select_db
- mysql_stmt_send_long_data
- mysql_send_query
- mysql_shutdown
- mysql_ssl_set
- mysql_stat
- mysql_stmt_affected_rows
- mysql_stmt_close
- mysql_stmt_reset
- mysql_stmt_data_seek
- mysql_stmt_errno
- mysql_stmt_error
- mysql_stmt_free_result
- mysql_stmt_num_rows
- mysql_stmt_row_seek
- mysql_stmt_row_tell
- mysql_stmt_store_result
- mysql_store_result
- mysql_thread_id
- mysql_thread_safe
- mysql_use_result
- mysql_warning_count
- mysql_stmt_sqlstate
- mysql_sqlstate
- mysql_get_server_version
- mysql_stmt_prepare
- mysql_stmt_init
- mysql_stmt_insert_id
- mysql_stmt_attr_get
- mysql_stmt_attr_set
- mysql_stmt_field_count
- mysql_set_local_infile_default
- mysql_set_local_infile_handler
- mysql_server_init
- mysql_server_end
- mysql_set_character_set
- mysql_get_character_set_info
- mysql_stmt_next_result
- my_init
- mysql_client_find_plugin
- mysql_client_register_plugin
- mysql_load_plugin
- mysql_load_plugin_v
- mysql_options4
- mysql_plugin_options
- mysql_reset_connection
- mysql_get_option
- mysql_session_track_get_first
- mysql_session_track_get_next
- get_tty_password
- my_load_defaults
- handle_options
- my_make_scrambled_password
-
-
-- 
cgit v1.1

